Site Guardian Dashboard (1.0.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Body
target: بدنه

en: Status
target: وضعیت

en: Author
target: نویسنده

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Administration
target: مدیریت

en: On
target: روشن

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Link
target: واصلی

en: Name
target: نام

en: Import
target: ورود

en: Export
target: استخراج

en: Label
target: برچسب

en: View
target: مشاهده

en: URL
target: نشانی

en: Refresh
target: تازه‌سازی

en: Updated
target: به‌روز

en: ID
target: هویت

en: Unknown
target: نامشخص

en: Issue
target: نشر

en: n/a
target: هیچ

en: Database type
target: نوع مخزن داده

en: Created
target: ایجاد گردید

en: Off
target: خاموش

en: Never
target: هیچوقت

en: Published
target: منتشر شده

en: Promoted to front page
target: ارتقا یافته به صفحه اصلی

en: OK
target: موافقت

en: User data
target: اطلاعات کاربر

en: Authored on
target: تالیف شده در

en: Info
target: اطلاعات

en: Changed
target: تغییر یافته

en: The file could not be uploaded.
target: فایل نتوانست بارگذاری شود.

en: PHP memory limit
target: محدودیت حافظه PHP

en: Database updates
target: به‌روزرسانی‌های مخزن داده

en: Alert
target: هشدار
