Site Guardian Dashboard (1.0.0-beta4) - en to unknown language translation catalogue (57 entries)

en: Title
target: 标题

en: Body
target: 正文

en: Status
target: 状态

en: Author
target: 作者

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Administration
target: 管理

en: On
target: 开启

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Projects
target: 项目

en: Releases
target: 发布

en: Link
target: 链接

en: Name
target: 名称

en: Import
target: 导入

en: Export
target: 导出

en: Label
target: 标签

en: View
target: 查看

en: URL
target: 网址

en: Refresh
target: 刷新

en: Updated
target: 已更新

en: Unknown
target: 未知

en: Issue
target: 发行

en: Database type
target: 数据库类型

en: Created
target: 已建立

en: Off
target: 关闭

en: Never
target: 永不

en: Published
target: 已发布

en: Promoted to front page
target: 推荐到首页

en: User data
target: 用户数据

en: Last checked
target: 最后检查

en: Datestamp
target: 日期戳记

en: Authored on
target: 发布于

en: Info
target: 信息

en: warning
target: 警告

en: Website
target: 网站

en: Changed
target: 已更改

en: Client
target: 客户

en: ok
target: 确定

en: Recommended
target: 建议

en: Drupal version
target: Drupal 版本

en: Websites
target: 网站

en: Dashboard
target: 信息面板

en: The file could not be uploaded.
target: 该文件无法上传。

en: @interval ago
target: @interval 前

en: Status ID
target: 动态ID

en: PHP memory limit
target: PHP内存限制

en: Database updates
target: 数据库更新

en: Alert
target: 警告

en: User information
target: 用户信息

en: Configuration files
target: 配置文件

en: Latest Version
target: 最新版本

en: Updates available
target: 有可用更新

en: Allowed types: @extensions.
target: 允许的类型：@extensions。

en: @interval hence
target: @interval 后

en: PHP APCu caching
target: PHP APCu 缓存

en: Twig development mode
target: Twig开发模式
