Shorten URLs (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Forms
target: 表單

en: Title
target: 標題

en: Type
target: 類型

en: Actions
target: 動作

en: None
target: 無

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Text
target: 文字

en: User ID
target: 使用者 ID

en: General
target: 一般

en: Method
target: 方法

en: IP Address
target: IP 位址

en: Original
target: 原始

en: seconds
target: 秒

en: Short
target: 短

en: Service
target: 服務

en: Maximum link text length
target: 連結文字的最大長度

en: URLs longer than this number of characters will be truncated to prevent long strings that break formatting. The link itself will be retained; just the text portion of the link will be truncated.
target: 比這個數值還要長的網址將會被截斷，以免過長的字串破壞格式。這個連結本身會被保留，只有顯示的文字會被截斷。

en: Behavior
target: 行為

en: Short URL
target: 短網址
