Shorten URLs (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (24 entries)

en: Forms
target: Formulários

en: Title
target: Título

en: Type
target: Tipo

en: Actions
target: Ações

en: None
target: Nenhum

en: This action cannot be undone.
target: Esta operação não pode ser desfeita.

en: Settings
target: Configurações

en: Name
target: Nome

en: Text
target: Texto

en: User ID
target: ID do usuário

en: General
target: Geral

en: Method
target: Método

en: IP Address
target: Endereço IP

en: seconds
target: segundos

en: Short
target: Curto

en: Service
target: Serviço

en: Created time
target: Data de criação

en: Maximum link text length
target: Comprimento máximo de texto de link

en: URLs longer than this number of characters will be truncated to prevent long strings that break formatting. The link itself will be retained; just the text portion of the link will be truncated.
target: URLs com mais caracteres que esse número, serão truncadas para evitar que quebrem a formatação. O link será mantido integralmente: só o texto visível é que será truncado.

en: Behavior
target: Comportamento

en: Short URL
target: Encurtar URL

en: Disallowed services
target: Serviços não permitidos

en: Allow users to choose which service to use in the Shorten URLs block and page.
target: Permitir aos usuários escolher qual serviço será usado no bloco de encurtar URLs e página.

en: The default value is 1814400 (3 weeks).
target: O valor padrão é 1814400 (3 semanas).
