Shunt (8.x-2.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Description
target: توضیحات

en: Name
target: نام

en: Provider
target: ارائه‌دهنده

en: Performance and scalability
target: عملکرد و مقیاس‌پذیری

en: Example modules
target: ماژول‌های نمونه
