Shunt (8.x-2.0-beta1) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
gu: ગોઠવણીઓ ને સંગ્રહો

en: Description
gu: વર્ણન

en: Name
gu: નામ

en: Provider
gu: પ્રદાતા
