Shunt (8.x-2.0-beta1) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
ml: ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കൂ

en: Description
ml: വിവരണം

en: Name
ml: പേര്

en: Provider
ml: ദാതാവ്
