Shunt (8.x-2.0-beta1) - en to uk translation catalogue (7 entries)

en: Save configuration
uk: Зберегти конфігурацію

en: Description
uk: Опис

en: Name
uk: Назва (ім'я)

en: Provider
uk: Постачальник

en: Hello world!
uk: Привіт, світ!

en: Performance and scalability
uk: Швидкодія і масштабованість

en: Example modules
uk: Модулі-приклади
