Shunt (8.x-2.0-beta1) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
vi: Lưu cấu hình

en: Description
vi: Mô tả

en: Name
vi: Tên

en: Provider
vi: Nhà cung cấp
