Shunt (8.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Label
target: 標籤

en: label
target: 標籤
