Shunt (8.x-2.0-beta3) - en to nl translation catalogue (6 entries)

en: Delete
nl: Verwijderen

en: Cancel
nl: Annuleren

en: Description
nl: Beschrijving

en: Reset
nl: Opnieuw instellen

en: Performance and scalability
nl: Prestaties en schaalbaarheid

en: Example modules
nl: Voorbeeldmodules
