Shunt (8.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Status
target: 状态

en: Delete
target: 删除

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: Enable
target: 启用

en: Disable
target: 禁用

en: Disabled
target: 禁用

en: Enabled
target: 启用

en: Label
target: 标签

en: label
target: 标签

en: Performance and scalability
target: 性能和可扩展性

en: Example modules
target: 示例模块
