Shy One-Time (1.0.0-beta5) - en to el translation catalogue (1 entry)

en: The one-time login link you clicked is invalid.
el: Η παραπομπή εισόδου μιας χρήσης που χρησιμοποιήσατε δεν είναι έγκυρη.
