Shy One-Time (1.0.0-beta5) - en to pl translation catalogue (2 entries)

en: The one-time login link you clicked is invalid.
pl: Kliknięty odnośnik jednorazowego logowania jest nieprawidłowy.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
pl: Inny użytkownik (%other_user) z tego komputera jest już zalogowany do witryny ale wykorzystano jednorazowy odnośnik dla użytkownika %resetting_user. Należy się <a href=":logout">Wylogować</a> i kliknąć w link ponownie.
