Shy One-Time (1.0.0-beta5) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: O link de lembrete de senha que você usou é inválido.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
target: Outro usuário (%other_user) já está conectado ao site neste computador, mas você tentou usar um link único para o usuário %resetting_user. <a href=":logout">Saia </a> e tente usar o link novamente.
