SignalZen (8.x-1.3) - en to es translation catalogue (7 entries)

en: Display settings
es: Opciones de visualización

en: right
es: derecha

en: About
es: Acerca de

en: Horizontal position
es: Posición horizontal

en: Vertical position
es: Posición vertical

en: Primary color
es: Color principal

en: Badge color
es: Color de la insignia
