Sinoptik Weather (8.x-1.0-alpha1) - en to hr translation catalogue (5 entries)

en: Block
hr: Blok

en: English
hr: Engleski

en: Polish
hr: Poljski

en: Russian
hr: Ruski

en: Ukrainian
hr: Ukrajinski
