Site Module (1.10.0-alpha3) - en to hu translation catalogue (44 entries)

en: Status
hu: Állapot

en: Operations
hu: Műveletek

en: Development
hu: Fejlesztés

en: Author
hu: Szerző

en: Description
hu: Leírás

en: Log
hu: Napló

en: Disabled
hu: Tiltott

en: Enabled
hu: Engedélyezett

en: Edit
hu: Szerkesztés

en: Settings
hu: Beállítások

en: Label
hu: Címke

en: Default
hu: Alapértelmezés

en: View
hu: Megtekintés

en: History
hu: Történet

en: ID
hu: Azonosító

en: Before
hu: Előtte

en: After
hu: Utána

en: Error
hu: Hiba

en: Site
hu: Webhely

en: Never
hu: Soha

en: Fields
hu: Mezők

en: Warning
hu: Figyelmeztetés

en: State
hu: Állapot

en: Example
hu: Példa

en: Authored on
hu: Beküldés ideje

en: site
hu: webhely

en: Edit Info
hu: Információ szerkesztése

en: Changed
hu: Módosítva

en: Reason
hu: Ok

en: Information
hu: Információ

en: Sites
hu: Webhelyek

en: Manage fields
hu: Mezők kezelése

en: Add field
hu: Mező hozzáadása

en: Machine name
hu: Programok által használt név

en: Reset Password
hu: Jelszó visszaállítása

en: sites
hu: webhelyek

en: Manage form
hu: Űrlap kezelése

en: About this site
hu: Az oldalról

en: Manage display
hu: Megjelenés beállítása

en: Administer site configuration
hu: Webhely beállítása

en: Site Information
hu: Webhelyinformáció

en: Drupal Version
hu: Drupal verzió

en: Site UUID
hu: Webhely UUID

en: Site type
hu: Webhely típus
