Site Settings Domain (1.0.0-alpha7) - en to ne translation catalogue (2 entries)

en: - Select -
ne: - चयन गर्नुहोस् -

en: Select the site setting type, this should be a NON-MULTIPLE
            type since the first valid item found for the current language will be rendered.
ne: साइट सेटिङ प्रकार चयन गर्नुहोस्, यो एक गैर-बहु
    प्रकार हुनुपर्छ किनकि हालको भाषाको लागि फेला परेको पहिलो मान्य वस्तु रेन्डर गरिनेछ।
