Site Settings Path Alias (8.x-1.0) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: Configuration
de: Konfiguration

en: The path '%path' has to start with a slash.
de: Der Pfad '%path' muss mit einem Schrägstrich beginnen.

en: Either the path '%path' is invalid or you do not have access to it.
de: Entweder ist der Pfad '%path' nicht korrekt oder Sie haben keine Zugriffsberechtigung.

en: Site Settings Path Alias
de: Pfadalias für Grundlegende Einstellungen der  Website

en: Saves path aliases instead of converting them to source paths in site configuration form
de: Pfadaliasse anstelle der im Konfigurationsformular hinterlegten  Quellpfade verwenden
