Site Settings Path Alias (8.x-1.0) - en to ko translation catalogue (2 entries)

en: Configuration
ko: 환경 설정

en: The path '%path' has to start with a slash.
ko: '%path' 경로는 슬래시로 시작해야 합니다.
