Skinr (8.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: enabled
target: Aktiveret

en: Groups
target: Grupper

en: disabled
target: deaktiveret

en: Enable
target: Aktiver

en: Add
target: Tilføj

en: Page
target: Side

en: group
target: gruppe

en: No items selected.
target: Ingen elementer valgt.

en: Revert
target: Gendan

en: revert
target: gendan

en: The update has encountered an error.
target: Opdateringen stødte på en fejl.

en: Show only items where
target: Vis kun elementer hvor

en: An error occurred and processing did not complete.
target: Der opstod en fejl og handlingen blev ikke gennemført.
