Slider Pro (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (34 entries)

en: Yes
target: Ja

en: No
target: Nei

en: None
target: Ingen

en: Weight
target: Vekt

en: General settings
target: Generelle innstillinger

en: Background
target: Bakgrunn

en: Top
target: Til toppen

en: Horizontal
target: Horisontal

en: Vertical
target: Vertikal

en: Bottom
target: Bunnen

en: Not found
target: Ikke funnet

en: Fields
target: Felt

en: Up
target: Opp

en: Width
target: Bredde

en: Height
target: Høyde

en: Other
target: Annet

en: Down
target: Ned

en: Position
target: Posisjon

en: Duration
target: Varighet

en: Buttons
target: Knapper

en: Transition
target: Overgang

en: Left
target: Venstre

en: Right
target: Høyre

en: Orientation
target: Orientering

en: Installed
target: Installert

en: height
target: høyde

en: Top left
target: Øverst til venstre

en: Top right
target: Øverst til høyre

en: Bottom right
target: Nederst til høyre

en: Bottom left
target: Nederst til venstre

en: Top center
target: Øverst i midten

en: Bottom center
target: Nederst i midten

en: Center left
target: Midterst til venstre

en: Center right
target: Midterst til høyre
