Slimscroll Field Formatter (8.x-1.0-rc1) - en to es translation catalogue (6 entries)

en: User interface
es: Interfaz de usuario

en: Size
es: Tamaño

en: Height
es: Alto

en: Position
es: Posición

en: Left
es: Izquierda

en: Right
es: Derecha
