Slimscroll Field Formatter (8.x-1.0-rc1) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: User interface
fr: Interface utilisateur

en: Size
fr: Taille

en: Height
fr: Hauteur

en: Color
fr: Couleur

en: Left
fr: Gauche

en: Right
fr: Droit
