Slimscroll Field Formatter (8.x-1.0-rc1) - en to pl translation catalogue (7 entries)

en: User interface
pl: Interfejs użytkownika

en: Size
pl: Rozmiar

en: Height
pl: Wysokość

en: Color
pl: Kolor

en: Position
pl: Pozycja

en: Left
pl: Lewo

en: Right
pl: Prawo
