Smartcat Translation Manager (8.x-1.2) - en to lv translation catalogue (2 entries)

en: Bypass access control when accessing views.
lv: Apiet piekļuves kontroli, kad piekļūst skatiem.

en: Bypass views access control
lv: Apiet pieejas kontroli
