Smartcat Translation Manager (8.x-1.2) - en to ar translation catalogue (2 entries)

en: Bypass access control when accessing views.
ar: تجاوز مراقبة خلال الوصول إلى الرؤى

en: Bypass views access control
ar: تجاوز مراقبة الوصول إلى الرؤى
