Smartcat Translation Manager (8.x-1.2) - en to es translation catalogue (2 entries)

en: Bypass access control when accessing views.
es: Saltar el control de acceso al accesar las vistas.

en: Bypass views access control
es: Saltar el control de acceso de las vistas
