SmartWeather- Weather Module for Drupal 8.x, 9.x and 10.x (8.x-1.2) - en to ps translation catalogue (5 entries)

en: 2 Days
ps: ۲ ورځې

en: 3 Days
ps: ۳ ورځې

en: 4 Days
ps: ۴ ورځې

en: 5 Days
ps: ۵ ورځې

en: 6 Days
ps: ۶ ورځې
