SmartWeather- Weather Module for Drupal 8.x, 9.x, 10.x and 11.x (8.x-1.3) - en to ru translation catalogue (9 entries)

en: Save
ru: Сохранить

en: Celsius
ru: Цельсий

en: Fahrenheit
ru: Фаренгейт

en: 2 Days
ru: 2 дня

en: 3 Days
ru: 3 дня

en: 4 Days
ru: 4 дня

en: 5 Days
ru: 5 дней

en: 6 Days
ru: 6 дней

en: 7 Days
ru: 7 дней
