SnapEngage (8.x-2.0-beta1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: General settings
fr: Paramètres généraux

en: Role specific visibility settings
fr: Paramètres de visibilité spécifiques au rôles

en: Page specific visibility settings
fr: Paramètres de visibilité spécifiques à la page

en: Add to every page except the listed pages.
fr: Activer sur toutes les pages sauf celles listées.

en: Add to the listed pages only.
fr: Activer uniquement sur les pages listées.
