Social Auth PBS (8.x-1.0) - en to hu translation catalogue (2 entries)

en: Social
hu: Közösségi

en: PBS login failed. Invalid OAuth2 
            state.
hu: Sikertelen PBS bejelentkezés. Érvénytelen OAuth2 állapot.
