Social feed fetcher (8.x-1.0-beta11) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Enable
target: فعال

en: On
target: روشن

en: Off
target: خاموش

en: Promoted to front page
target: ارتقا یافته به صفحه اصلی

en: Thumbnail
target: تصویر بندانگشتی

en: Other
target: ساير

en: 1 minute
target: 1 دقیقه

en: Cron ran successfully.
target: کرون با موفقیت اجرا شد.

en: Cron run failed.
target: اجرای کرون با شکست روبرو شد.
