Social Stats (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: 1 hour
target: 1 小时

en: Node
target: 节点

en: Basic Settings
target: 基础设置

en: 1 day
target: 1 天

en: 1 month
target: 1 个月

en: 5 minutes
target: 5分钟

en: 6 hours
target: 6个小时

en: 1 minute
target: 1分钟

en: 1 week
target: 1 周

en: Cron Settings
target: Cron设置

en: 12 hours
target: 12个小时

en: Select options
target: 选择项
