Socrata (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: Delete
target: حذف

en: Type
target: نوع

en: Description
target: شرح

en: Last Updated
target: آخرین به‌روزرسانی

en: Tags
target: برچسب‌ها

en: Download
target: دانلود

en: None
target: هیچ

en: Link
target: پیوند

en: Category
target: دسته بندی

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: Export
target: استخراج

en: URL
target: نشانی

en: Display mode
target: نحوه نمایش

en: ID
target: شناسه

en: Before
target: قبل از

en: After
target: بعد

en: Files
target: فایل‌ها‌

en: Contains
target: شاملِ

en: Is equal to
target: برابر است با

en: Is not equal to
target: برابر نیست با

en: Average
target: میانگین

en: Count
target: شمارش

en: Maximum
target: حداکثر

en: Domain
target: دامنه

en: Link text
target: متن پیوند

en: Both
target: هردو

en: Position
target: موقعیت

en: Map
target: نقشه

en: Charts
target: نمودارها

en: Minimum
target: حداقل

en: Permalink
target: پیوند ثابت

en: empty
target: خالی

en: Attach to
target: پیوست به

en: Machine name
target: نام ماشینی

en: Starts with
target: شروع شود با

en: Is empty (NULL)
target: خالی است (NULL)

en: not empty
target: خالی نیست

en: Sum
target: مجموع

en: Display as link
target: نمایش به صورت پیوند

en: Displays
target: نمایش ها

en: Attachment settings
target: تنظیمات ضمیمه

en: Is not empty (NOT NULL)
target: مقدار دارد
