IBM SoftLayer (8.x-1.0) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Username
uk: Ім'я користувача

en: Private
uk: Приватне

en: Public
uk: Загально-доступний

en: URL
uk: URL-адреса

en: Other
uk: Інше

en: Authentication
uk: Автентифікація
