IBM SoftLayer (8.x-1.0) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: Username
vi: Tên người dùng

en: Private
vi: Riêng tư

en: Public
vi: Công cộng

en: Other
vi: Khác

en: Authentication
vi: Xác thực
