Spamicide (8.x-1.0-alpha2) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Status
ta: நிலை

en: Disabled
ta: செயலிலில்லை

en: Enabled
ta: செயலிலுள்ளது

en: Label
ta: அடையாளம்
