SPID (8.x-2.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Small
target: Pequeno

en: Large
target: Grande

en: Configure
target: Configurar

en: Medium
target: Médio

en: Metadata
target: Metadados

en: Button size
target: Tamanho do botão

en: Entity ID
target: ID da entidade

en: User field mapping
target: Mapeamento de campos do usuário
