Sponsor (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Name
target: பெயர்

en: View
target: நோக்குக

en: Page
target: பக்கம்

en: Published
target: பிரசுரிக்கப்பட்டது

en: Create new revision
target: புதிய மீட்டலை உருவாக்குக
