Drupal driver for SQL Server and SQL Azure (3.0.2) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Drupal could not determine the encoding of the database was set to UTF-8
target: Drupal tidap dapat mengenal pasti sama ada pengekodan pangkalan data telah ditetapkan dalam bentuk UTF-8

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
target: Drupal tidak dapat disediakan dengan betul bersama pangkalan data sedia ada. Semak semula untuk ralat.

en: Cannot rename %table to %table_new: table %table doesn't exist.
target: Tidak dapat menamakan semula %table kepada %table_new: jadual %table tidak wujud.

en: Cannot rename %table to %table_new: table %table_new already exists.
target: Tidak dapat menamakan semula %table to %table_new: jadual %table_new sudah wujud.

en: Cannot set default value of field %table.%field: field doesn't exist.
target: Tidak dapat menetapkan nilai lalai pada medan %table.%field: medan tidak wujud.

en: Cannot remove default value of field %table.%field: field doesn't exist.
target: Tidak dapat membuang nilai lalai medan %table.%field: medan tidak wujud.

en: Cannot add primary key to table %table: table doesn't exist.
target: Tidak dapat menambah kunci utama pada jadual %table: jadual tidak wujud.

en: Cannot add primary key to table %table: primary key already exists.
target: Tidak dapat menambah kunci utama pada jadual %table: kunci utama sudah wujud.

en: Cannot add unique key %name to table %table: table doesn't exist.
target: Tidak dapat menambah kunci unik pada jadual %table: jadual tidak wujud.

en: Cannot add unique key %name to table %table: unique key already exists.
target: Tidak dapat menambah kunci unik  %name pada jadual %table: kunci unik sudah wujud.

en: Cannot add index %name to table %table: table doesn't exist.
target: Tidak dapat menambah indeks %name pada jadual %table: jadual tidak wujud.

en: Cannot add index %name to table %table: index already exists.
target: Tidak dapat menambah indeks %name pada jadual %table: indeks sudah wujud.

en: Cannot change the definition of field %table.%name: field doesn't exist.
target: Tidak dapat menukar definisi medan %table.%name: medan tidak wujud.

en: Cannot rename field %table.%name to %name_new: target field already exists.
target: Tidak dapat menamakan semula medan %table.%name to %name_new: medan sasar sudah wujud.

en: Failed to connect to your database server. The server reports the following message: %error.<ul><li>Is the database server running?</li><li>Does the database exist, and have you entered the correct database name?</li><li>Have you entered the correct username and password?</li><li>Have you entered the correct database hostname?</li></ul>
target: Gagal untuk menyambung ke pangkalan data pelayan. Pelayan melaporkan mesej berikut: %error. <ul><li>Adakah pelayan pangkalan data berjalan dengan baik?</li><li> Adakah pangkalan data wujud, dan sudahkah anda memasukkan nama pangkalan data yang betul? </li><li>Sudahkah anda memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang betul?</li><li>Sudahkah anda memasukkan nama hos pangkalan data yang betul? </li></ul>
