Drupal driver for SQL Server and SQL Azure (5.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: About
target: درباره

en: Drupal could not be correctly setup with the existing database. Revise any errors.
target: دروپال نتوانست بر روی پایگاه داده فعلی به درستی نصب شود. لطفا موارد خطا را بازبینی نمایید.

en: Failed to connect to your database server. The server reports the following message: %error.<ul><li>Is the database server running?</li><li>Does the database exist, and have you entered the correct database name?</li><li>Have you entered the correct username and password?</li><li>Have you entered the correct database hostname?</li></ul>
target: ارتباط با پایگاه داده با شکست مواجه شد. سرور خطای ذیل را گزارش می‌دهد: %error.<ul><li>آیا سرور پایگاه داده در حال اجرا است؟</li><li>آیا پایگاه داده موجود است و آیا نام پایگاه داده را صحیح وارد نموده اید؟</li><li>آیا نام کاربری و گذرواژه عبور را درست وارد نموده‌اید؟</li><li>آیا میزبان پایگاه داده را درست وارد نموده‌اید؟</li></ul>
