Stacksight (8.x-1.11) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Settings
target: 設定

en: Features
target: 功能

en: Debug
target: 除錯

en: Not set
target: 尚未設定

en: Cron run completed.
target: Cron 執行完畢。
