Start End Year Only (1.0.0-alpha1) - en to ru translation catalogue (4 entries)

en: Default
ru: По умолчанию

en: Default value
ru: Значение по умолчанию

en: Start Year
ru: Год начала

en: Field types
ru: Типы полей
