Stop administrator login (8.x-1.0-beta1) - en to lt translation catalogue (2 entries)

en: Security
lt: Saugumas

en: Unrecognized username or password. <a href=":password">Forgot your password?</a>
lt: Neatpažintas vartotojo vardas arba slaptažodis. <a href=":password">Pamiršote slaptažodį?</a>
