Swapcard (1.0.9) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Private
target: خصوصی

en: Type
target: نوع

en: Actions
target: عملکردها

en: Description
target: شرح

en: On
target: روشن

en: Date
target: تاریخ

en: Image
target: تصویر

en: Sync
target: همگام‌سازی

en: Off
target: خاموش

en: Location
target: مکان

en: Promoted to front page
target: ارتقا یافته به صفحه اصلی

en: Advanced
target: پیشرفته

en: Events
target: رویدادها

en: Clear
target: پاک کردن

en: Company name
target: نام شرکت

en: About
target: درباره

en: Uses
target: استفاده‌ها
