Synapse helper module (8.x-1.27) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: General settings
target: Configurações gerais

en: Demo
target: Demonstração

en: Debug mode
target: Modo debug

en: Contact form
target: Formulário de contato

en: Contact forms
target: Formulários de contato
