Synapse helper module (8.x-1.38) - en to he translation catalogue (4 entries)

en: General settings
he: הגדרות כלליות

en: Debug mode
he: מצב איתור באגים

en: Contact form
he: טופס יצירת קשר

en: Contact forms
he: טופסי קשר
