Synapse helper module (8.x-1.59) - en to hu translation catalogue (6 entries)

en: General settings
hu: Általános beállítások

en: Demo
hu: Tesztelés

en: ...
hu: …

en: Debug mode
hu: Hibakereső mód

en: Contact form
hu: Kapcsolatfelvételi űrlap

en: Contact forms
hu: Kapcsolatfelvételi űrlapok
